
diff -r bc0bf1723541 -r 939cac0f3638 frames/exim.tex
--- a/frames/exim.tex	Mon May 12 10:40:39 2014 +0200
+++ b/frames/exim.tex	Mon May 12 14:07:20 2014 +0200
@@ -9,6 +9,7 @@
 	\item aktuell stabil 4.82 von Oktober 2013
 	\item Releases ca. 1x Jahr
 	\item 7.12.2010 - großes Sicherheitsproblem
+	\item ca. 40\% der erreichbaren MTA sind Exim
 \end{itemize}
 \end{frame}
 




